Re : Gazette 83

Dans le cas de Robert le clavier n'avait rien à voir !
C'est moi qui avait en tête une prononciation à la c... d'où l'erreur.
Et pour une fois, le correcteur orthographique qui remplace un mot par un autre sans qu'on s'en aperçoive n'avait rien à voir non plus.
Statistiques: Posté par chris31 — 22 juil. 2016 12:15